mic_array::prefab::BasicMicArray< MIC_COUNT, FRAME_SIZE, USE_DCOE, MICS_IN > mic_array::MicArray< MIC_COUNT, TwoStageDecimator< MIC_COUNT, STAGE2_DEC_FACTOR, STAGE2_TAP_COUNT >, StandardPdmRxService< MIC_COUNT, MIC_COUNT, STAGE2_DEC_FACTOR >, std::conditional< USE_DCOE, DcoeSampleFilter< MIC_COUNT >, NopSampleFilter< MIC_COUNT > >::type, FrameOutputHandler< MIC_COUNT, FRAME_SIZE, ChannelFrameTransmitter > >